Ninguna persona protegida con tobillera electrónica perdió su vida de 2013 a la fecha

La encargada de Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, informó que al 20 de agosto de 2019 se colocaron 3.000 tobilleras electrónicas para…

Ninguna persona protegida con tobillera electrónica perdió su vida de 2013 a la fecha

VEA EL VIDEO –

La encargada de Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, informó que al 20 de agosto de 2019 se colocaron 3.000 tobilleras electrónicas para monitorear al ofensor y proteger a la víctima de violencia doméstica y que ninguna persona protegida perdió su vida desde 2013 a la fecha.

Se triplicó la cantidad de unidades especializadas en todo el país y las denuncias aumentaron 581 % de 2005 a 2018.

VEA EL VIDEO